Kommt Zeit, kommt Raum

Ing. Peter Eckert wurde 1904 in Nürnberg geboren. Durch Fleiß und Arbeitswillen schaffte er es vom Werkzeugmacher zum Leiter der Werk-berufschule.

1961 gründete das Schulunternehmen  Eckert eine Zweigstelle in Amberg.  1962 / 63 wurde dort ein  eigenes Gebäude gebaut.

Das „Mutterhaus“ in der Puricellistr. 40 im Jahre 1971. Trotz anfänglicher  Bedenken wurde auch dieses  Gebäude bald zu klein.

Ein voller Bauch  studiert nicht gern.  Ein leerer aber  auch nicht.

1956 übernimmt Robert Eckert  das Lehrinstitut seines Vaters.

Der Meisterbrief  von Peter Eckert aus dem Jahre 1926.

Oberbürgermeister Richard Böhm (links) war der erste Leiter der mechanischen Lehrwerkstatt.

Im Jahre 1958 gründete  Robert Eckert eine  eigene Fahrschule.

1946

Gründung des „Privaten Technischen  Unterrichts Eckert” durch Ing. Peter Eckert.
Durchführung von Lehrgängen zur Vorbereitung  auf Meister- und Facharbeiterprüfungen  sowie Aufnahmeprüfungen der Ingenieurschulen.
Kurse für Technisches Zeichnen, Technisches Rechnen,  Rechenstabrechnen, Mathematik, Physik und Elektrotechnik.

1956

Errichtung einer viersemestrigen Techniker-Abendschule  für metallverarbeitende Berufe durch Herrn Ing. Peter Eckert  und dessen Sohn Herrn Robert Eckert, der dann auch die  Leitung der Schulen übernahm.
Durchführung der ersten Lehrgänge für Werkzeugmaschinenarbeiter.
Beginn der Rehabilitationstätigkeit durch Aufnahme  behinderter Umschüler in diese Kurse.

1966

Errichtung des neuen Schulgebäudes in  Regensburg mit 160 Betten, Lehrsälen,  Lehrwerkstätten sowie einer Mensa.

Baubeginn des Berufsförderungswerkes Eckert in Regenstauf.

Domkapitular Stauffer bei der kirchlichen Weihe des Schulgebäudes.

160

Betten in Doppelzimmern mit Dusche beherbergte das  Internatsgebäude direkt neben dem  Schultrakt.

1971

1972

Baubeginn des Berufsförderungswerkes  Eckert in Regenstauf.

Fertigstellung des ersten Schulgebäudes und  des ersten Wohngebäudes in Regenstauf, Umzug der ersten Klassen nach Regenstauf.

1975

Um die Möglichkeit zu schaffen, neben dem gemeinnützigen BFW auch die anderen Schulen sowie fremde Kunden zu beliefern, wurde 1975 der Vita Menü Verpflegungsservice in eine GmbH überführt. Neben der Stadtkantine und dem Milchwerk wurden auch zahlreiche kleine Betriebe in und  um Regensburg beliefert.

Die 40 Plätze des ersten Lehrgangs für Masseure und Bademeister waren sofort ausgebucht. Die Masseurschule erweiterte bereits zwei Jahre später ihre Kapazität auf 160 Plätze.

Ca. 3.500

Mahlzeiten werden täglich in der „Vita-Menü“ frisch zubereitet.

1976

Beginn der Ausbildung in medizinischen Berufen mit der Errichtung einer Berufsfachschule für Masseure und medizinische Bademeister sowie einer Berufsfachschule für medizinisch-technische Laboratoriumsassistenten.
Beginn der Ausbildung von Güteprüfern  (heute Qualitätsfachleute).

Die Schulanlage an der Puricellistraße um 1976. Später entstanden noch weitere Gebäude wie die Hotelfachschule und das Tenniscenter.

Zahlreiche Ehrungen wurden Herrn Dr. Robert Eckert und seinen Schulen zuteil.

Im September 1979 begann  die Berufsfachschule für pharmazeutisch-technische  Assistenten (PTA). Am 1.9.1984 wurde sie staatlich anerkannt.

1979

Ausgliederung des Berufsförderungswerkes und der Privaten Techn. Lehranstalt (heute Dr. Eckert Akademie) als gemeinnützige Einrichtung.
Gründung der Privaten Lehranstalten Eckert (heute Dr. Eckert Akademie).
Gründung einer Berufsfachschule für pharmazeutisch-technische  Assistenten und einer Berufsfachschule für Beschäftigungs- und  Arbeitstherapie (später Ergotherapie).

Abschlusszeugnis der Staatl. anerkannten Technikerschule.

1982

Gründung des Fernlehrinstituts Dr. Robert Eckert und Genehmigung der ersten Kurse durch die Zentralstelle für Fernunterricht.

1983

Bundesverdienstkreuz am Band  für Herrn Dr. Robert Eckert für  unternehmerische Leistungen.

Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande für das unternehmerische Engagement von Dr. Robert Eckert am 28.1.1983.

1988

Herr Dr. Robert Eckert erhält das „Bundesverdienstkreuz I. Klasse“ für die Führung eines der bedeutendsten Bildungszentren Deutschlands und Europas.

1993

Umzug der Privaten Lehranstalten Eckert nach Regenstauf.
Gründung der Dr. Robert Eckert Schulen AG.

Im Kindergarten der Eckert Schulen werden Kinder alleinerziehender Schülerinnen betreut.

1994 wurden 16 Zwei-Zimmer-Appartements für  „Mutter und Kind“ gebaut, um alleinerziehenden  Müttern die Möglichkeit einer Umschulung zu bieten.

1994

Gründung des Sieglinde Eckert Kindergartens mit Krabbelstube (6 Monate bis 3 Jahre),  Kindergarten (3 Jahre bis Schuleintritt) und Hort (ab Schuleintritt bis 14 Jahre).

Herr Bürgermeister Zelzner verleiht Herrn Dr. Robert Eckert die Ehrenbürgerwürde Regenstaufs.

Übergabe des „Großen Verdienstkreuzes“ vom damaligen bayerischen Ministerpräsidenten  Dr. Edmund Stoiber.

1998

Herr Dr. Robert Eckert erhält das „Große Verdienstkreuz“  zum Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland  für jahrzehntelanges Engagement auf wirtschafts-,  arbeitsmarkt- und sozialpolitischem Gebiet.

Alexander Eckert Freiherr von Waldenfels übernimmt 2005 die Firmenleitung.

Wir haben  Vergangenheit. Wir bilden Zukunft!

70.000

Mehr als 70.000 Absolventen und  Absolventinnen verließen die Eckert Schulen in den vergangenen 70 Jahren.

Frontansicht – Gesundheitszentrum Eckert/Pflegeresidenz am Lindenpark.

ISO 9001 und AZWV-Zertifizierung.

35 Standorte

Mittlerweile bildet Eckert in 35 Städten in 6 Bundesländern aus und weiter.

Gründung der Pflegeresidenz am Lindenpark.

1999

Gründung des Geschäftsfeldes Seminare & Trainings mit kundenspezifischen Angeboten zur Personalentwicklung von Unternehmen.

2005

2006

2007

2009

Übernahme der Firmenleitung durch Herrn Alexander Eckert Freiherr von Waldenfels nach dem Tod seines Vaters, Herrn  Dr. Robert Eckert, am 19. April 2005. Gleichzeitig wird er Vorstandsvorsitzender der Dr. Robert Eckert Schulen AG.
Gründung des Regionalen Bildungszentrums Eckert als Partner für Vermittlung, Qualifizierung und Training am Ort des Kunden.
Zertifizierung unserer Schulfirmen nach DIN EN ISO 9001.

Gründung des Studienzentrums Regenstauf als Kooperation der Fachhochschule  DIPLOMA Nordhessen mit dem Fernlehr-institut Dr. Robert Eckert.

Gründung des Gesundheitszentrums Eckert mit umfassender medizinischer und täglicher Lifestyle-Versorgung.

Zusammenführung des Privaten Technischen  Lehrinstituts und des Privaten Lehrinstituts Eckert  zur Dr. Eckert Akademie.